\section{Техническое задание\label{s2.2}}

Здесь пишите $\ldots$

Подраздел <<Техническое задание>> составляется по ГОСТ 34.602-89 и включает в себя следующие пункты:

  \subsection{Общие сведения\label{ss2.2.1}}
     \subsubsection{Полное наименование системы и ее условное обозначение}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Шифр темы или шифр (номер) договора}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Перечень документов, на основании которых создается информационная система}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Плановые сроки начала и окончания работ}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Сведения об источниках и порядке финансирования работ}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы, ее частей и отдельных средств}
  Здесь пишите $\ldots$

  \subsection{Назначение и цели создания системы\label{ss2.2.2}}
     \subsubsection{Вид автоматизируемой деятельности}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Перечень объектов, на которых предполагается использование системы}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических и других показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС}
  Здесь пишите $\ldots$

  \subsection{Характеристика объектов автоматизации\label{ss2.2.3}}
     \subsubsection{Краткие сведения об объекте автоматизации}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды}
  Здесь пишите $\ldots$

  \subsection{Требования к системе\label{ss2.2.4}}
     \subsubsection{Требования к системе в целом}
  Здесь пишите $\ldots$
\begin{enumerate}
\item
Требования к структуре и функционированию системы (перечень подсистем, уровни иерархии, степень централизации, способы информационного обмена, режимы функционирования, взаимодействие со смежными системами, перспективы развития системы).
\item
Требования к персоналу (численность пользователей, квалификация, режим работы, порядок подготовки).
\item
Показатели назначения (степень приспособляемости системы к изменениям процессов управления и значений параметров).
\item
Требования к надежности, безопасности, эргономике, транс-портабельности, эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-монту, защите и сохранности информации, защите от внешних воз-действий, к патентной чистоте, по стандартизации и унификации.
\end{enumerate}

     \subsubsection{Требования к функциям (по подсистемам)}
  Здесь пишите $\ldots$\\
\begin{enumerate}
\item
Перечень задач, подлежащих автоматизации.
\item
Временной регламент реализации каждой функции.
\item
Требования к качеству реализации каждой функции, к форме представления выходной информации, характеристики точности, достоверности выдачи результатов.
\item
Перечень и критерии отказов.
\end{enumerate}

     \subsubsection{Требования к видам обеспечения}
  Здесь пишите $\ldots$\\
\begin{enumerate}
\item
\underline{Математическое обеспечение} (состав и область применения математических моделей и методов, типовых и разрабатываемых алгоритмов).
\item
\underline{Информационное  обеспечение} (состав, структура и организация данных, обмен данными между компонентами системы, информационная совместимость со смежными системами, используемые классификаторы, СУБД, контроль данных и ведение информационных массивов).
\item
\underline{Лингвистическое  обеспечение} (языки программирования, языки взаимодействия пользователей с системой, системы кодирования, языки ввода-вывода).
\item
\underline{Программное  обеспечение} (независимость программных средств от платформы, качество программных средств и способы его контроля).
\item
\underline{Техническое  обеспечение}.
\item
\underline{Метрологическое  обеспечение}.
\item
\underline{Организационное обеспечение} (структура и функции эксплуатирующих подразделений, защита от ошибочных действий персонала).
\item
\underline{Методическое обеспечение} (состав нормативно-технической документации).
\end{enumerate}

  \subsection{Состав и содержание работ по созданию системы\label{ss2.2.5}}
     \subsubsection{Перечень стадий и этапов работ}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Сроки исполнения}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Состав организаций -- исполнителей работ}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Вид и порядок экспертизы технической документации}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Программа обеспечения надежности}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Программа метрологического обеспечения}
  Здесь пишите $\ldots$

  \subsection{Порядок контроля и приемки системы\label{ss2.2.6}}
     \subsubsection{Виды, состав, объем и методы испытаний системы}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Общие требования к приемке работ по стадиям}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Статус приемной комиссии}
  Здесь пишите $\ldots$

  \subsection{Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие\label{ss2.2.7}}
     \subsubsection{Преобразование входной информации к машиночитаемому виду}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Изменения в объекте автоматизации}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Сроки и порядок комплектования и обучения персонала}
  Здесь пишите $\ldots$

  \subsection{Требования к документированию\label{ss2.2.8}}
     \subsubsection{Перечень документов, подлежащих разработке}
  Здесь пишите $\ldots$
     \subsubsection{Перечень документов на машинных носителях}
  Здесь пишите $\ldots$

  \subsection{Источники разработки\label{ss2.2.9}}
     \subsubsection{Документы и информационные материалы, на основании которых разрабатываются ТЗ и система}
  Здесь пишите $\ldots$









%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%